
; ntlib.def
; 11-15-1998 Sven B. Schreiber
; sbs@orgon.com

LIBRARY ntlib

EXPORTS NtlBox
        NtlPointerFs
        NtlPointerTeb
        NtlPointerPeb
        NtlDeviceClose
        NtlDeviceOpen
        NtlDeviceStop
        NtlDeviceStart
        NtlDeviceCloseEx
        NtlDeviceOpenEx
        NtlCommandEnumerate
        NtlCommandOption
        NtlCommandFlag
        NtlCommandParameter
        NtlCommandExecute
        NtlCommandEvaluate
        NtlListNext
        NtlListFirst
        NtlTableReset
        NtlTableResetEx
        NtlTableLoad
        NtlTableLoadEx
        NtlTableUnload
        NtlTableSize
        NtlTableCount
        NtlTableFirst
        NtlTableNext
        NtlTableCpu
        NtlTableHandle
        NtlTableLock
        NtlTableLookaside
        NtlTableModule
        NtlTablePageFile
        NtlTableObject
        NtlTableProcess
        NtlTableObjectFirst
        NtlTableObjectNext
        NtlInfoRead
        NtlBytesToKb
        NtlBytesToMb
        NtlBytesToGb
        NtlBytesToPages
        NtlPagesToBytes
        NtlPagesToKb
        NtlPagesToMb
        NtlPagesToGb
        NtlTimeReset
        NtlTimeUnits
        NtlTimeInterval
        NtlTimeExtend
        NtlTimePack
        NtlTimeUnpack
        NtlNameLookup
        NtlNameObjectType
        NtlNamePoolType

; END OF FILE
